LIBRARY
EXPORTS
__daveAnalyze
__daveAnalyzePPI
_daveAddData
_daveAddParam
_daveAddUserData
_daveAddValue
_daveConnectPLCMPI1
_daveConnectPLCMPI2
_daveConnectPLCPPI
_daveConnectPLCTCP
_daveConnectPLC_IBH
_daveConstructBadReadResponse
_daveConstructDoUpload
_daveConstructEndUpload
_daveConstructReadResponse
_daveConstructUpload
_daveConstructWriteResponse
_daveDisconnectAdapterMPI
_daveDisconnectPLCMPI
_daveDisconnectPLC_IBH
_daveDump
_daveDumpPDU
_daveExchange
_daveExchangeIBH
_daveExchangeMPI
_daveExchangePPI
_daveExchangePPI_IBH
_daveExchangeTCP
_daveGetAck
_daveGetResponseISO_TCP
_daveGetResponseMPI
_daveGetResponseMPI_IBH
_daveGetResponsePPI
_daveGetResponsePPI_IBH
_daveHandleRead
_daveHandleWrite
_daveIncMessageNumber
_daveInitAdapterMPI1
_daveInitAdapterMPI2
_daveInitPDUheader
_daveInitStepIBH
_daveListReachablePartnersDummy
_daveListReachablePartnersMPI
_daveListReachablePartnersMPI_IBH
_daveMemcmp
_daveNegPDUlengthRequest
_davePackPDU
_davePackPDU_PPI
_daveReadChars2
_daveReadIBHPacket
_daveReadISOPacket
_daveReadMPI2
_daveReadMPINLpro
_daveReadMPI
_daveReadOne
_daveReadSingle
_daveReturnOkDummy2
_daveReturnOkDummy
_daveSendAck
_daveSendDialog2
_daveSendIBHNetAck
_daveSendIBHNetAckPPI
_daveSendIt
_daveSendLength
_daveSendMPIAck2
_daveSendMPIAck_IBH
_daveSendMessageMPI
_daveSendMessageMPI_IBH
_daveSendRequestData
_daveSendSingle
_daveSendWithCRC
_daveSendWithPrefix2
_daveSendWithPrefix
_daveSetupReceivedPDU
_daveTestPGReadResult
_daveTestReadResult
_daveTestResultData
_daveTestWriteResult
_daveWriteIBH
closePort
closeSocket
closeS7online
daveAddBitVarToReadRequest
daveAddBitVarToWriteRequest
daveAddToReadRequest
daveAddVarToReadRequest
daveAddVarToWriteRequest
daveAreaName
daveBlockName
daveBuildAndSendPDU
daveClrBit
daveCopyRAMtoROM
daveConnectPLC
daveDisconnectAdapter
daveDisconnectPLC
daveExecReadRequest
daveExecWriteRequest
daveForce200
daveForceDisconnectIBH
daveFree
daveFreeResults
daveFromBCD
daveGetAnswLen
daveGetBlockInfo
daveGetCounterValue
daveGetCounterValueAt
daveGetDebug
daveGetErrorOfResult
daveGetFloat
daveGetFloatAt
daveGetFloatfrom
daveGetMPIAdr
daveGetMaxPDULen
daveGetName
daveGetOrderCode
daveGetPDUerror
daveGetProgramBlock
daveGetResponse
daveGetS16
daveGetS16At
daveGetS16from
daveGetS32
daveGetS32At
daveGetS32from
daveGetS8
daveGetS8At
daveGetS8from
daveGetSeconds
daveGetSecondsAt
daveGetTimeout
daveGetU16
daveGetU16At
daveGetU16from
daveGetU32
daveGetU32At
daveGetU32from
daveGetU8
daveGetU8At
daveGetU8from
daveInitAdapter
daveListBlocks
daveListBlocksOfType
daveListReachablePartners
daveNewConnection
daveNewInterface
daveNewPDU
daveNewResultSet
davePascalNewInterface
davePrepareReadRequest
davePrepareWriteRequest
davePut16
davePut16At
davePut32
davePut32At
davePut8
davePut8At
davePutFloat
davePutFloatAt
daveReadBits
daveReadBytes
daveReadManyBytes
daveReadPLCTime
daveReadSZL
daveResetIBH
daveSendMessage
daveSetBit
daveSetDebug
daveSetPLCTime
daveSetPLCTimeToSystime
daveSetTimeout
daveStart
daveStop
daveStrerror
daveStringCopy
daveSwapIed_16
daveSwapIed_32
daveToBCD
daveToPLCfloat
daveUseResult
daveWriteBits
daveWriteBytes
daveWriteManyBytes
doUpload
endUpload
initUpload
openS7online
openSocket
setPort
toPLCfloat
